<script>
export default {
	onLaunch: function() {
		// 获取并保存设备信息
		if (!uni.getStorageSync("deviceInfo")) {
			const deviceInfo = uni.getDeviceInfo()
			uni.setStorageSync("deviceInfo", deviceInfo)
			console.log("初始化设备信息", deviceInfo)
		}

		// ⚠️ 在小程序启动时立即设置通话结束页（关键：处理被叫接听场景）
		this.setupVoipEndPage()
	},
	onShow: function() {
		// 每次小程序显示时也设置通话结束页（确保被唤起时也生效）
		this.setupVoipEndPage()
	},
	onHide: function() {
		console.log('App Hide')
	},
	methods: {
		// 设置 VoIP 通话结束页面
		setupVoipEndPage() {
			try {
				// 判断是否在 WMPF 环境
				if (typeof wmpf === 'undefined') {
					// 非 WMPF 环境，直接返回
					return
				}

				// 尝试获取插件（开发环境可能不可用）
				const wmpfVoip = requirePlugin('wmpf-voip')?.default
				if (wmpfVoip && typeof wmpfVoip.setVoipEndPagePath === 'function') {
					wmpfVoip.setVoipEndPagePath({
						url: '/pages/device/index',  // 通话结束直接返回首页
						key: 'Call',
						routeType: 'redirectTo'
					})
					console.log('✅ [App.vue] 已设置通话结束跳转到首页')
				}
			} catch (e) {
				// 开发环境插件不可用，静默忽略
				// console.error('❌ [App.vue] 设置通话结束页失败:', e)
			}
		}
	}
}
</script>

<style lang="scss">
	@import "uview-plus/index.scss";
</style>
